%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%% Author:      Nils Weber and Maximilian Stiefel
%% Date:        23.12.2017
%% University:  Uppsala Universitet
%% Department:  Institutionen för informationsteknologi 
%% Course:      Embedded Control System Project
%% Project:     PRECISELY CONTROLLED DIY ETCHING MACHINE 
%%				FOR USAGE AT HOME AND IN SMALL LABS
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\newacronym[firstplural={Printed Circuit Boards (PCBs)},plural={PCBs}]{PCB}{PCB}{Printed Circuit Board}
\newacronym[firstplural={Light Emitting Diodes (LEDs)},plural={LEDs}]{LED}{LED}{Light Emitting Diode}
\newacronym[firstplural={Integrated Development Environments (IDEs)},plural={IDEs}]{IDE}{IDE}{Integrated Development Environment}
\newacronym[firstplural={Task Control Blocks (TCBs)},plural={TCBs}]{TCB}{TCB}{Task Control Block}

\newacronym{DIY}{DIY}{Do It Yourself}
\newacronym{ECAD}{ECAD}{Electronic Computer-Aided Design}
\newacronym{UV}{UV}{Ultraviolet}
\newacronym{DC}{DC}{Direct Current}
\newacronym{PWM}{PWM}{Pulse-Width Modulation}
\newacronym{EMI}{EMI}{Electromagnetic Interference}
\newacronym{SPI}{SPI}{Serial Peripheral Interface}
\newacronym{I2C}{I2C}{Inter-Integrated Circuit}
\newacronym{OLED}{OLED}{Organic \gls{LED}}
\newacronym[firstplural={Operating Systems (OS)},plural={OS}]{OS}{OS}{Operating System}
\newacronym{DAC}{DAC}{Digital-to-Analog Converter}
\newacronym{ADC}{ADC}{Analog-to-Digital Converter}
\newacronym{IC}{IC}{Integrated Circuit}
\newacronym{NTC}{NTC}{Negative Temperature Coefficient}
\newacronym{PID}{PID}{Proportional Integral Differential}
\newacronym{USART}{USART}{Universal Asynchronous/Synchronous Receiver/Transmitter}
\newacronym{EEPROM}{EEPROM}{Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory}
\newacronym{GNU}{GNU}{GNU's Not Unix!}
\newacronym{IRQ}{IRQ}{Interrupt Request}
\newacronym{FDM}{FDM}{Fused Deposition Modeling}
